青岛科力特包装机械有限公司 青岛科力特包装机械有限公司

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

QZ…B系列全自动粘箱机

1. 采用西门子PLC控制,电器件采用施耐德、欧姆龙、菲尼克斯国际品牌,保证控制系统稳定可靠; 2. 下折式粘箱机调整方便,换单快; 3. 采用优质进口皮带,稳定耐用; 4. 负压吸风送纸精确; 5. 具备二次压痕及直角整理机构,折纸更精确; 6. 计数准确; 7. 二次拍齐整理,彻底消除剪刀差; 8. 适用于带无纺布提手纸箱。

产品分类:

全自动粘箱机

联系电话:

0532-83199789

联系电话:

13573860788

公司邮箱:

sales@qdkelite.com

产品询价
返回列表

产品详情

1. 采用西门子PLC控制,电器件采用施耐德、欧姆龙、菲尼克斯国际品牌,保证控制系统稳定可靠;
2. 下折式粘箱机调整方便,换单快;
3. 采用优质进口皮带,稳定耐用;
4. 负压吸风送纸精确;
5. 具备二次压痕及直角整理机构,折纸更精确;
6. 计数准确;
7. 二次拍齐整理,彻底消除剪刀差;
8. 适用于带无纺布提手纸箱。

关键词:

相关产品

产品询价

注意:请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!

提交留言