青岛科力特包装机械有限公司 青岛科力特包装机械有限公司

banner

高速联线粘箱机

高速粘钉一体机

全自动粘箱机

联线型粘箱机

QZ…B系列全自动粘箱机

QZ…B系列全自动粘箱机

1. 采用西门子PLC控制,电器件采用施耐德、欧姆龙、菲尼克斯国际品牌,保证控制系统稳定可靠; 2. 下折式粘箱机调整方便,换单快; 3. 采用优质进口皮带,稳定耐用; 4. 负压吸风送纸精确; 5. 具备二次压痕及直角整理机构,折纸更精确; 6. 计数准确; 7. 二次拍齐整理,彻底消除剪刀差; 8. 适用于带无纺布提手纸箱。

查看详细
下落式堆码部全自动粘箱机

下落式堆码部全自动粘箱机

进纸部: 1. 高负压及高精度的吸风盒吸风进纸,有效防止进纸歪斜; 2. 进纸后规高度升降可调,能更好的适应弯曲纸板及带有无纺布提手纸箱的应用; 3. 涂胶盒弹性浮动贴合于涂胶轮,不漏胶,省胶; 4. 选用进口优质胶泵,经久耐用; 5. 可使用普通胶水降低纸箱生产成本。 折叠部: 1. 具备有效的二次压痕功能、直角整理功能,有效提高纸板的折叠精度,有效解决纸板爆线难题; 2. 折纸导杆调整方便,减少换单时的调整时间,换单时间只需2-3分钟; 3. 两侧下折叠皮带速度可独立变频调速,有效矫正纸箱剪刀差和防止箱高小的纸箱撕裂。 动力部: 1. 大排量风机加速纸板下落,防止纸箱反弹,更好的解决侧小纸板崩开的问题; 2. 具备自动拍齐机构,可有效对纸箱粘合后深度整理消除剪刀差。 下落式堆码部: 1. 实现高速接纸,主要由接纸部,抬纸部,排纸部组成; 2. 光电开关对纸板精确计数; 3. 排纸辊采用伺服电机驱动,与压纸机构同步动作,确保纸箱排出时整齐; 4. 大排量风机加速纸板下落,防止纸箱反弹,更好的解决侧小纸板崩开的问题。

查看详细
QZD1227C 全自动多功能粘钉一体机

QZD1227C 全自动多功能粘钉一体机

整机特点: 整机刚性强,操作简单,经久耐用 自动化程度高,PLC程序控制,换单快捷 此机器传动采用进口同步带传动。 进纸部: 吸风进纸、高度可调的后规能更好的适应弯曲纸板 采用优质进口橡胶进纸皮带,以增强摩擦力且耐磨。 多种中间规适应不同类型纸板。 齐纸板方便齐纸。 自动调整的侧规。 单独动力真空吸附进纸,保证进纸不歪斜。

查看详细